From 5a77b67d6baae0414310d29cab6f240963866062 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Loic Guegan <manzerberdes@gmx.com>
Date: Wed, 22 May 2019 10:15:45 +0200
Subject: Clean repo, update paper

---
 ns3-simulations/plots/plots.tex | 52 -----------------------------------------
 1 file changed, 52 deletions(-)
 delete mode 100644 ns3-simulations/plots/plots.tex

(limited to 'ns3-simulations/plots/plots.tex')

diff --git a/ns3-simulations/plots/plots.tex b/ns3-simulations/plots/plots.tex
deleted file mode 100644
index 074d33c..0000000
--- a/ns3-simulations/plots/plots.tex
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-% Created 2019-05-15 mer. 15:24
-% Intended LaTeX compiler: pdflatex
-\documentclass[11pt]{article}
-\usepackage[utf8]{inputenc}
-\usepackage[T1]{fontenc}
-\usepackage{graphicx}
-\usepackage{grffile}
-\usepackage{longtable}
-\usepackage{wrapfig}
-\usepackage{rotating}
-\usepackage[normalem]{ulem}
-\usepackage{amsmath}
-\usepackage{textcomp}
-\usepackage{amssymb}
-\usepackage{capt-of}
-\usepackage{hyperref}
-\usepackage{fullpage}
-\date{\today}
-\title{Analysis}
-\hypersetup{
- pdfauthor={},
- pdftitle={Analysis},
- pdfkeywords={},
- pdfsubject={},
- pdfcreator={Emacs 26.2 (Org mode 9.1.9)}, 
- pdflang={English}}
-\begin{document}
-
-\maketitle
-\begin{center}
-\begin{tabular}{lr}
-Parameters & Values\\
-\hline
-sensorsPktSize & 5 bytes\\
-sensorsSendInterval & 10s\\
-sensorsNumber & 10\\
-nbHop & 10\\
-linksBandwidth & 10Mbps\\
-linksLatency & 2ms\\
-\end{tabular}
-\newline
-\end{center}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{SENDINTERVAL-sensorsSendInterval_networkEnergy.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{SENDINTERVAL-sensorsSendInterval_sensorsEnergy.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{SENSORSPOS-positionSeed_avgDelay.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{NBSENSORS-sensorsNumber_totalEnergy.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{SENDINTERVAL-sensorsSendInterval_totalEnergy.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{SENDINTERVAL-sensorsSendInterval_energyWifi.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{sensorsSendInterval-net.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{SENSORSPOS-positionSeed_totalEnergy.png}
-\includegraphics[width=0.5\linewidth]{sensorsSendInterval-wifi.png}
-\end{document}
-- 
cgit v1.2.3

